WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116403942 Krebs, Karl August Miedke, Carl August[^1]
[^1: - Sohn von Carl Miedke, Bruder von Anna Fischer-Maraffa und Friedrich Miedke
- wuchs nach dem Tod der Mutter Charlotte Miedke in Stuttgart als Pflegekind bei Johann Baptist Krebs auf, nahm den Namen seines Pflegevaters an
- musikalische Ausbildung bei Schelble, trat bereits sechsjährig in Stuttgart als Pianist auf
- 1825 weitere musikalische Ausbildung bei I. von Seyfried in Wien
- 1826/27 dritter Kapellmeister am Kärntnertortheater in Wien
- 1827 bis 1850 Kapellmeister am Hamburger Stadttheater
- Mitorganisator der Feierlichkeiten anlässlich des Empfangs der sterblichen Überreste Webers in Hamburg am 30. Oktober 1844 (im Rahmen der Überführung von London nach Dresden), hielt die Gedenkrede
- in erster Ehe verheiratet mit der Schauspielerin Ida, geb. Weber; gemeinsame Tochter: Antonie Maria Krebs (1845–1918, seit 1862 verh. von Jarosch, Schauspielerin)
- seit 1850 verheiratet mit der Sängerin Aloysia Michalesi; gemeinsame Tochter: Mary Krebs (1851–1900, seit 1887 verh. Brenning, Pianistin)
- ab 1850 Hofkapellmeister in Dresden (der letzte mit Komponierverpflichtung), ab 1872 nur noch in der Hofkirche tätig]