WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1055511296 Ukert, Georg Heinrich Albert Ukert, Georg Hinrich Albert[^1]
[^1: - Sohn des Hauptpastors Georg Heinrich Ukert, war von 1772 bis 1807 Hofprediger in Eutin
- lebte seit 1807 mit seiner Frau Sophia Catharina, geb. Slevogt (1749–1814) in Gotha, wo sein Sohn Friedrich August Ukert (1780–1851) Bibliothekar an der Herzoglichen Bibliothek war
- er taufte C. M. von Weber am 20. November 1786 in der Schloßkirche in Eutin]