WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tautphoeus, Maria Cornelia Magdalena Manskopf, Maria Cornelia Magdalena Tadfäus, Maria Cornelia Magdalena[^1]
[^1: - Tochter von Johann Heinrich Manskopf (1746–1804) und dessen Frau Marie Magdalene, geb. Brevillier (1749–1785)
- seit 1804 Ehefrau von Johann Nepomuk Freiherr von Tautphoeus]