WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

138347670 Schuncke, Johann Andreas Schunke, Andreas[^1]
[^1: - Sohn des Bäckers Johann Gottfried Schuncke (1742–1807); Bruder von Johann Gottfried und Christoph Schuncke
- musikalische Ausbildung beim Stadtmusikanten Wansleben in Halle/Saale
- ab 1812 Solo-Hornist der königlichen Kapelle in Berlin, dort tätig bis zur Pensionierung 1834
- drei Söhne waren ebenfalls in der Berliner Kapelle als Kammermusikus tätig: der älteste Julius (von 1827 bis 1831, danach Schauspieler), der zweite Carl (ab 1827) und der jüngste Herrmann (ab 1856)]