WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117764310 Anton, König von Sachsen Anton Clemens Theodor, König von Sachsen [Bruder des Königs Friedrich August I.; 1827–1836 König von Sachsen, ab 1830 unter Mitregentschaft seines Neffen Friedrich August; verheiratet in 2. Ehe mit Maria Therese Josepha Carolina p. p. seit 8. September in Florenz, pers. 18. Oktober 1787 in Dresden.]