WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Austin, Mr.
sex: m
occupation: Schauspieler
residence: London
spielte bei der Uraufführung 1826 von Webers Oberon im Covent Garden Theatre in London den Charlemagne