WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1208250728 Ayrton, William[^1]
[^1: - jüngster Sohn des Organisten Edmund Ayrton (1734–1808)
- 1794 Bassist in den Ancient Concerts
- heiratete am 17. Mai 1803 Marianne Arnold, die Tochter von Samuel Arnold (1740–1802), zu dieser Zeit als Klavierlehrer tätig
- zeitweilig Direktor der Italienischen Oper im King’s Theatre
- 1823 bis 1833 Herausgeber der Musikzeitschrift Harmonicon]