WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

102835047 Barth, Christian Frederik[^1]
[^1: - Sohn des Oboisten Christian Samuel Barth (1735–1809), Bruder des Oboisten Frederik Philip Carl August Barth (1775–1804)
- 1802 bis 1841 Oboist der Hofkapelle in Kopenhagen]