WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Beck, Heinrich; Beck, Heinrich Christian
identifier: 118508008
birth: 1760-02-19, Gotha
death: 1803-05-06, Mannheim
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Regisseur
occupation: Dramatiker
residence: Gotha
residence: Mannheim
residence: München
- Sohn des Kommissionssekretärs Johann Christoph Beck (gest. 1783) und dessen Ehefrau Johann Sophia, geb. Gensel
- April 1777 Theaterdebüt am Hoftheater in Gotha, dort engagiert bis 1779; unter Ekhof und Iffland ausgebildet
- 1779 bis August 1799 am Nationaltheater Mannheim (ab 1. September 1790 lebenslanges Engagement), seit 1. März 1797 auch Regisseur; von Mannheim aus Gastspielreisen u. a. nach Hamburg und Berlin (September bis November 1786), Weimar (Februar 1791), Mainz (Oktober/November 1792) sowie Gotha, Hamburg, Berlin, Nürnberg (Juli 1796 bis Februar 1797)
- verheiratet ab 8. Januar 1784 mit der Schauspielerin Caroline, geb. Ziegler (1766/67–1784), ab 1. Januar (oder 1. Februar) 1788 mit Josepha, geb. Scheefer
- September 1799 bis April 1801 Schauspieler und Regisseur am Hoftheater München
- ab Mai 1801 wieder in Mannheim als Regisseur und Direktor des Nationaltheaters, letzter Auftritt am 14. November, als Direktor suspendiert am 10. Januar 1803, pensioniert am 4. März 1803