WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119047365 Langhans, Carl Ferdinand[^1]
[^1: - Sohn des Architekten Carl Gotthard Langhans, Ausbildung durch den Vater sowie David Gilly
- 1797 bis 1806 Baukondukteur
- anschließend Italienreise
- ab 1808 als Architekt in Breslau tätig
- ab 1819 als Baurat wieder im preußischen Staatsdienst
- 1821 bis 1823 Mitglied der Theaterdirektion in Breslau, zuletzt auch Opernregisseur
- ab 1834 in Berlin ansässig
- besonders als Theaterarchitekt erfolgreich]