WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bülau, Georg Adolph Bülau, Jürgen[^1]
[^1: - Sohn von Berend Jacob Bülau und dessen Frau Johanna (Lucia), geb. Gevert (1722–1782)
- Stadtorganist in Eutin, 1778 in die Hofkapelle Eutin berufen, blieb auch nach Auflösung der Kapelle 1781 am Hof als Organist in Stellung (bis 1786)
- heiratete am 17. Juni 1778 Elisabeth (Sophia), geb. Neumann (1758–1847)]