WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Johann Nepomuk Fidel Felizian
birth: 1740-05-16, Freiburg/Breisgau
death: 1758-05-16/1759-05-15
sex: m
- Sohn von Fridolin Weber und seiner Frau Maria Eva, geb. Schlar, starb 18-jährig ohne Nachfahren