WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116088583 Cavendish, William George Spencer Herzog von Devonshire Devonshire, William of Hart [seine Mutter Georgiana Cavendish, Herzogin von Devonshire (1757–1806) war eine britische Adlige, die zu den einflussreichsten Frauen ihrer Zeit zählte; sie heiratete am 6. Juni 1774 William Cavendish, 5. Herzog von Devonshire, aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor.]