WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schlichtegroll, Auguste von; Rousseau, Auguste Johanne(tta) Luise (Ludovike) Angelica
identifier: 11732714X
birth: 1770-11-11, Gotha
death: 1832-06-15, Berneck (Fichtelgebirge)
sex: f
residence: Gotha
residence: München
- Tochter von Jacob August (Jacques Auguste) Rousseau (1729–um 1808) und seiner Ehefrau Dorothea Louise, geb. Schläger (geb. 1744); Schwester von Charlotte von Wiebeking
- seit 1792 Ehefrau von Friedrich (von) Schlichtegroll