WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dietzsch, Carl Gottfried[^1]
[^1: - ab 1769 Jagdpfeifer am sächsischen Hof
- von 1779/80 bis zum Tod Violinist in der Dresdner Hofkapelle
- ab 1806 außerdem Instrumenteninspektor
- verheiratet mit Johanna Rahel Dietzsch]