WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dorothea, Herzogin von Württemberg; Friederike Dorothea Sophia, Herzogin von Württemberg; Dorothea, Prinzessin von Brandenburg-Schwedt
identifier: 136923534
birth: 1736-12-18, Schwedt
death: 1798-03-09, Stuttgart
sex: f
residence: Treptow an der Rega
residence: Mömpelgard
residence: 1793, Bayreuth
residence: Stuttgart
- Tochter des Markgrafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt (1700–1771) und dessen Frau Sophie Dorothea Marie von Preußen (1719–1765); Nichte von Friedrich II.
- 29. November 1753 Heirat mit Friedrich Eugen von Württemberg; gemeinsame Kinder: u. a. König Friedrich von Württemberg, Herzog Louis von Württemberg, Herzog Eugen Friedrich Heinrich von Württemberg
- lebte mit ihrem Mann in Treptow an der Rega (1763 bis 1769), Mömpelgard (1769 bis 1791), Bayreuth (1792 bis 1795), Stuttgart (ab 1795)