WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117529923 Hoppé, Franz Hoppe, Franz[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielers Georg (Christoph) Hoppe, der Vater war von 1806 bis Mai 1815 sowie von Mai 1818 bis Februar 1829 am deutschen Theater St. Petersburg engagiert
- Gesangsausbildung in Paris und London (dort angeblich Chorist bei der deutschen Oper), in London erste Heirat mit einer deutschen Schauspielerin (Scheidung nach 1844)
- 1831 kurzzeitig am Theater Bamberg, danach als jugendlicher Liebhaber und Bariton u. a. in Freiburg/Breisgau, am Stadttheater Hamburg, in Düsseldorf (dort Wechsel ins Charakterfach und Ende der Sängerlaufbahn), erneut in Hamburg (bis Mai 1842)
- 1842 bis 1844 am Braunschweiger Hoftheater, Kontrakt auf Lebenszeit (kontraktbrüchig abgegangen)
- von Juli 1844 bis zum Tod an den Königlichen Schauspielen in Berlin engagiert
- heiratete am 28. September 1848 Clara Stich (Tochter von Auguste Stich-Crelinger)]