WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ehrenburg, Maximilian Freiherr von
birth: 1775-10-08
death: 1823-10-04
sex: m
occupation: Kämmerer
occupation: Gubernialrat
residence: Prag
verheiratet seit 7. August 1801 mit Christina, Gräfin von Kaunitz (10. 10. 1784 bis 23. 6. 1825); seit 22. Mai 1817 Stadthauptmann von Prag