WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118703218 Friedrich I., König von Württemberg Friedrich I. Wilhelm Karl von Württemberg Friedrich II., Kurfürst von Württemberg Friedrich II., Herzog von Württemberg[^1]
[^1: - Sohn des Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg und dessen Frau Dorothea
- Bruder der Herzöge Ludwig, Eugen und Heinrich sowie der Zarin Maria Fjodorowna
- 1780 Heirat mit Auguste Karoline, Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel (1764–1788, getrennt 1786)
- ab 1797 regierender Herzog von Württemberg, seit Mai 1803 Kurfürst Friedrich II.
- 1797 Heirat mit Charlotte Auguste Mathilde von Großbritannien (1766–1828)
- ab Januar 1806 König Friedrich I. von Württemberg]