WeGA, Briefe, Digitale Edition
author: Friedrich I. von Württemberg
source date: 1907
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stuttgart, 4. September 1808

Seine K. Majestät haben höchst mißfällig vernehmen müssen, daß bei der Vorstellung vom 2. September der Privatsekretär des Herzogs Louis Liebden von Weber sich unterstanden, in die K. kleine Loge zu gehen und an deren Schranken zu erscheinen. Allerhöchstdieselben wollen daher dem Theater- und Musikdirektor von Wächter den Auftrag erteilt haben, diesen Sekretär für eine derlei Unverschämtheit zur Vermeidung sehr unangenehmer Folgen für ihn zu verwarnen.

[...]