WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friedrich VI., König von Dänemark und Norwegen; Frederik VI., König von Dänemark und Norwegen
identifier: 119217139
birth: 1768-01-28, Kopenhagen
death: 1839-12-03, Kopenhagen
sex: m
residence: Kopenhagen
- Sohn von Christian VII. von Dänemark (1749–1808) und dessen Frau Caroline Mathilde von Hannover (1751–1775)
- seit 31. Juli 1790 verheiratet mit Marie, geb. von Hessen-Kassel
- seit 1808 König von Dänemark (ab 1784 mit an der Regierung; 1814 im Frieden von Kiel Verlust von Norwegen an Schweden)