WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Czernin von Chudenitz, Theresa Gräfin; Schönborn-Heussenstamm, Maria Theresia Josefa
birth: 1758-06-07, Wien
death: 1838-02-23, Wien
sex: f
residence: Wien
residence: Prag
- Tochter von Eugen Erwein von Schönborn-Heussenstamm (1727–1801) und dessen Frau Maria Elisabeth, Prinzessin zu Salm-Salm (1729–1775)
- verheiratet seit 22. Oktober 1781 mit Johann Rudolph Czernin von Chudenitz
- gemeinsamer Sohn: Eugen Karl Czernin von Chudenitz (1796–1868)