WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116677716 Fournier, Antonie Kronser, Antonie[^1]
[^1: - früh verwaist, erzogen von Ihrer Tante, der Schauspielerin Huber, mit der sie 1826/27 am Theater Mainz engagiert war, Fach: erste Liebhaberin (spielte u. a. die Titerolle in Preciosa; ihre Tante, die das Fach der Komischen Alten innehatte, gab die Viarda)
- 1827 bis Dezember 1829 am Hoftheater Dresden (Debüt 24. April 1827), spielte in der dortigen Erstaufführung des Oberon (24. Februar 1828) den Droll
- 1830 bis 1833 an den Königlichen Schauspielen in Berlin
- nach Gastspiel (Oktober 1832) von Februar 1833 bis zur Pensionierung 1871 am Burgtheater in Wien engagiert; heiratete in Wien den Arzt Kronser
- zog sich danach von der Bühne zurück und lebte mit ihrem Ehemann in Graz]