WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

115631030X Gentili, Serafino [Debüt 1796 in Ascoli Piceno; 1800–1803 Neapel; 1809 Paris; 1812–1822 an der Mailänder Scala; ab 16. September 1822 war er am italienischen Départment der Dresdner Hofoper engagiert und ging 1828 wieder an die Mailänder Scala.]