WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Georg IV., König von Großbritannien; Georg IV., König von Hannover; Georg, Prinz von Wales; Georg IV. August Friedrich, König von Großbritannien; George IV., King of Great Britain; George IV. Augustus Frederick, King of Great Britain
identifier: 118690450
birth: 1762-08-12, St. James’s Palace (London)
death: 1830-06-26, Windsor Castle (Windsor)
sex: m
occupation: König von Großbritannien
residence: London
- ältester Sohn des Königs George III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte
- seit 08. April 1795 vermählt mit Caroline Amalie Elisabeth, Tochter des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel
- ab 1811 Regent von Großbritannien, da sein erkrankter Vater Georg III. regierungsunfähig war
- 1820 bis 1830 König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland und König von Hannover