WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Grieve, Thomas
birth: 1799-06-11, Lambeth (London)
death: 1882-04-16, Lambeth (London)
sex: m
occupation: Bühnen- und Panoramenmaler
residence: London
- älterer Sohn von John Henderson Grieve; von diesem ausgebildet und mit ihm ab 1817 in dessen Studio in London-Lambeth tätig
- gemeinsam mit dem Vater und dem Bruder William beteiligt an der szenischen Ausstattung der Freischütz-Einstudierung am Coventgarden Theatre (Premiere 14. Oktober 1824) sowie der Oberon-Uraufführung, schuf für die letztgenannte laut Theaterzettel folgende Bühnenbilder: Namounas Cottage (Szene I/2), Großer Bankettsaal des Kaliphen in Bagdad (Szene II/1), Hafen von Askalon (Szene II/3), Höhle am Meer in wechselnden Lichtstimmungen (Szene II/5)
- mit dem Vater 1829 bis 1835 am King’s Theatre / Her Majesty’s Theatre tätig, 1835 bis 1839 am Drury Lane Theatre, 1839 bis 1843 am Coventgarden Theatre, dann wieder im Drury Lane (bis 1848 erster Bühnenmaler); nach dem Tod des Vaters wechselnd am Drury Lane, Coventgarden und Her Majesty’s Theatre beschäftigt, gehörte daneben 1853 bis 1859 zu einem Team von Bühnenmalern, die für Shakespeare-Aufführungen im Princess’s Theatre verantwortlich zeichneten
- 1865 bis 1867 am Lyceum Theatre, ab 1868 am Gaiety Theatre; aktiv bis 1876
- schuf daneben auch Panoramen
- verh. mit Elizabeth Goatley, gemeinsamer Sohn war der Bühnenmaler Thomas Walford Grieve (1841–1899)