WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schröfel, Anton; Schröfel, Joseph Anton; Schröffel, Joseph Anton; Schröfl, Joseph Anton; Schröpfl, Joseph Anton; Schrefel, Joseph Anton
identifier: 129486124
birth: 1774-03-10, Moosach bei München
death: 1846-12-04, München
sex: m
occupation: Sänger (Bass)
occupation: Regens Chori
occupation: Domkapellmeister
residence: München
- Sohn des Lehrers Mathias Schröfel, Bruder von Katharina Kainz
- seit 1783 in München, Sopranist in der Liebfrauenkirche bis zum Stimmbruch ca. 1790
- Gesangsunterricht bei Valesi
- ab Dezember 1791 Choralist der Liebfrauenkirche
- ab 1796 Bassist der Hofkapelle
- Heirat 1803, Sohn: Johann Baptist Schröf(e)l (1803/04–1834)
- ab 1816 Leiter der Kirchenmusik in St. Kajetan, ab 1817 Chorregent am Münchner Dom, 1823 Domkapellmeister