WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

129486124 Schröfel, Anton Schröfel, Joseph Anton Schröffel, Joseph Anton Schröfl, Joseph Anton Schröpfl, Joseph Anton Schrefel, Joseph Anton[^1]
[^1: - Sohn des Lehrers Mathias Schröfel, Bruder von Katharina Kainz
- seit 1783 in München, Sopranist in der Liebfrauenkirche bis zum Stimmbruch ca. 1790
- Gesangsunterricht bei Valesi
- ab Dezember 1791 Choralist der Liebfrauenkirche
- ab 1796 Bassist der Hofkapelle
- Heirat 1803, Sohn: Johann Baptist Schröf(e)l (1803/04–1834)
- ab 1816 Leiter der Kirchenmusik in St. Kajetan, ab 1817 Chorregent am Münchner Dom, 1823 Domkapellmeister]