WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kendrick, Josephus John Pinnix[^1]
[^1: - Sohn des Bildhauers Joseph Kendrick (geb. 1754/55); Bruder der Miniaturmalerin Emma Eleanora Kendrick (ca. 1788–1871)
- stellte in der Royal Academy von 1813 bis 1829 aus
- 17. November 1821 Heirat mit Frances Mary Dods]