WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hawes, William
identifier: 1089544863
birth: 1785-06-21, London
death: 1846-02-18, London
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Chorsänger
occupation: Verleger
occupation: Komponist
residence: London
- Chorsänger bei der Chapel Royal von 1795 bis 1801
- zeitweilig Violinist im Covent Garden-Orchester, auch Gesangslehrer
- ab 1804 wandte er sich dem Theater zu, zunächst als Assistent im English Opera House im Lyceum Theatre; 1824 musikalischer Direktor dort
- adaptierte zahlreiche Werke ausländischer Komponisten; zu seiner Bearbeitung des Freischütz zur englischen Erstaufführung am 22. Juli 1824 vgl. u. a. den Brief von Franz Weber an F. W. Jähns vom 29. Mai 1881; eine weniger erfolgreiche Bearbeitung der Preciosa schuf er zu deren englischer Erstaufführung am 28. April 1825