WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116563451 Hedenus, Johann August Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn eines Apothekers, erhielt am örtlichen Gymnasium Unterricht in Religion, Philosophie, Latein, Griechisch, nebenher theoretischen und praktischen Unterricht in Chemie und Pharmazie bei seinem Vater und in Chirurgie bei Regimentschirurg Wendt
- Studium am Collegium medico-chirurgicum in Dresden
- Juli 1783 bis 1791 Militär- und Wundarzt
- 1791 Pensionärchirurg (vermutlich 1793 Prosektor)
- verheiratet mit Charlotte Juliane, geb. Hoffmann
- 1798–1807 Generalstabschirurg und Lehrer der Chirurgie am Collegium medico-chirurgicum
- ab 1807 Leibchirurg des Königs Friedrich August II.
- 1812 Hof- und Medizinalrat
- 1828 Leibarzt des Königs Anton
- erhielt 1833 die erbetene Entlassung von den Geschäften eines Medizinalrates
- Hausarzt der Weber-Familie]