WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1207745022 Ehrhardt, Mathilde Brockhoff, Mathilda Carolina[^1]
[^1: - Tochter von Joseph Heinrich (Johann Maria) Brockhoff (1786–1850) und dessen Frau Maria Aloysia (Thekla Walburgis Josepha), geb. Locquenhien (1788–1864)
- seit 2. Oktober 1838 verheiratet mit Adolf Ehrhardt; der gemeinsame Sohn Max war Patenkind von Max Maria von Weber]