WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Huber, Johanna Huber, Nanette Leon, Johanna von[^1]
[^1: - Tochter von Josefa Huber (verh. Bladl), vermutlich einer Schwester von Franz Xaver Huber
- beliebte Volksschauspielerin von blendender Schönheit
- der Stiefvater Ludwig Bladl war 1810 Theaterdirektor in Temeswar, zum Ensemble gehörten auch Josepha Bladl, geb. Huber, sowie Dem. Huber und Dem. Bladl
- Debüt am Leopoldstädter Theater in Wien am 5. Juni 1821, dort engagiert ab 9. August 1821; nach Krankheit Wiederauftritt am 11. April 1822
- Weber hörte sie am 4. Oktober 1823 in Aline im Leopoldstädter Theater
- Januar 1824 Abgang vom Theater (23. Januar letztes Benefiz) aufgrund ihrer Heirat mit Herrn von Leon, einem ungarischen Adligen]