WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hertz, Clara Herz, Klara Salomon (Saaling), Klara[^1]
[^1: - Tochter von Salomon Jacob Salomon (1735–1788) und dessen Frau Cheile Helene, geb. Eger (gest. 1811)
- Cousine von Lea Mendelssohn Bartholdy (die Väter waren Brüder)
- verheiratet mit dem Frankfurter Bankier Moses Isaac Her(t)z (1778–1848)]