WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

138716102 Herz, Leopold Edler von[^1]
[^1: - Sohn von Salomon Leffmann (Edler von) Herz (1743–1825, geadelt 1797) und dessen Frau Maria Anna (Merle), geb. Arnsteiner (1746–1812)
- verheiratet mit Caroline Arnsteiner (1777–1812)
- 12. Juli 1819 Übertritt vom Judentum zum katholischen Bekenntnis
- Ausschussmitglied des k. k. priv. Großhandlungs-Gremiums
- Hauptmann des bürgerlichen Artillerie-Corps
- 1. Direktor der österreichischen Brand-Versicherungs-Gesellschaft]