WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Karl II., Großherzog von Mecklenburg-Strelitz; Karl II. Ludwig Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz
identifier: 104182172
birth: 1741-10-10, Mirow
death: 1816-11-06, Neustrelitz
sex: m
occupation: Großherzog von Mecklenburg
residence: Neustrelitz
residence: Hannover
Regent von 1794 bis 1816, ab 1815 Großherzog.