WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kemble, Charles
identifier: 116126566
birth: 1775-11-25, Brecon
death: 1854-11-12, London
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Theatermanager
residence: London
- Direktor des Coventgarden Theatre (bis 1817 gemeinsam mit seinem Bruder John Philip, dann allein)
- verheiratet mit der Tänzerin Marie Therese, geb. de Camp; Tochter: Frances Anne Kemble
- gab bei Weber die Oper Oberon in Auftrag
- Mitglied des Komitees, das die Beisetzung Webers in London organisierte