WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116126566 Kemble, Charles[^1]
[^1: - Direktor des Coventgarden Theatre (bis 1817 gemeinsam mit seinem Bruder John Philip, dann allein)
- verheiratet mit der Tänzerin Marie Therese, geb. de Camp; Tochter: Frances Anne Kemble
- gab bei Weber die Oper Oberon in Auftrag
- Mitglied des Komitees, das die Beisetzung Webers in London organisierte]