WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

136187250 Vieweg, Charlotte Campe, Sophie Elisabeth Lucie Charlotte[^1]
[^1: - Tochter von Johann Heinrich Campe (1746–1818) und seiner Frau Maria Dorothea, geb. Hiller (1741/43–1834)
- seit 17. Oktober 1795 verheiratet mit Friedrich Vieweg; das Ehepaar lebte bis 1799 in Berlin, danach in Braunschweig]