WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Strobach, Franz
birth: 1760, 1762, Prag
death: 1820-01-31, Prag
sex: m
occupation: Sänger (Tenor, später Bass)
occupation: Regens Chori
occupation: Musikdirektor
occupation: Gesangslehrer
residence: Prag
- Sohn des Komponisten und Musikdirektors Joseph Strobach (1731–1794)
- Musikdirektor der Loreto-Kapelle auf dem Hradschin
- Jahrbuch der Tonkunst Wien/Prag 1796, S. 134: singt einen trefflichen Tenor, und ist im Ganzen ein wahres musikalisches Genie
- 1796 bis 1810 Leiter der fürstlich Lobkowitzschen Kapelle, ca. 1809 auch Solist bei Opernaufführungen auf den Lobkowitz’schen Theatern in Raudnitz (Roudnice) und Eisenberg (Jezeří)
- AmZ, Jg. 2, Sp. 513: ein geschmackvoller Sänger, singt den Mezzo-Basso
- diverse Auftritte als Konzertsänger in Prag (vgl. AmZ, Jg. 8, Sp. 783, Jg. 9, Sp. 525 und 627)
- von November 1807 wohl nur bis 1808 am Prager Ständetheater tätig, sang dort u. a. Leporello im Don Giovanni, Don Alfonso in Così fan tutte, Dr. Bartolo in Le nozze di Figaro
- 1810 bis 1816 am neugegründeten Prager Konservatorium Gesangslehrer und Gehilfe (Adjunkt) des Direktors