WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ehrenstein, Johannes Wolf von
identifier: 1052851037
birth: 1833-07-17, Leipzig
death: 1878-03-01, Dresden
sex: m
residence: Dresden
occupation: Arzt
occupation: Tonkünstler
- ältester Sohn von Karl Wolf von Ehrenstein (1805–1862) und dessen Ehefrau Luise Sophie Freiin von Uckermann-Bendeleben (1811–1903)
- Dissertation Betrachtungen über Geschichte und Wesen der exacten medicinischen Forschung unserer Tage 1865 in Jena
- seine Familie wohnte ab 1839 in der Königstraße 1, im Adreß- und Geschäftshandbuch der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Dresden für das Jahr 1868 wird dann Königstraße 7 angegeben