WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1052851037 Ehrenstein, Johannes Wolf von[^1]
[^1: - ältester Sohn von Karl Wolf von Ehrenstein (1805–1862) und dessen Ehefrau Luise Sophie Freiin von Uckermann-Bendeleben (1811–1903)
- Dissertation Betrachtungen über Geschichte und Wesen der exacten medicinischen Forschung unserer Tage 1865 in Jena
- seine Familie wohnte ab 1839 in der Königstraße 1, im Adreß- und Geschäftshandbuch der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Dresden für das Jahr 1868 wird dann Königstraße 7 angegeben]