WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rozier, Theodore Alexandrine; Aumer, Theodore Alexandrine
birth: 1797
death: 1837
sex: f
occupation: Tänzerin
residence: Wien
- Tochter des Ballettmeisters Jean-Pierre Aumer, der ab 1814 in Wien wirkte; Schwester der Tänzerin Julie Aumer
- verheiratet mit dem Tänzer Jean-François Rozier (1789–1861)
- als Tänzerin an der Wiener Hofoper von 1814 bis 1828 aktiv