WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Uëtz, Franz
identifier: 1042564906
birth: 1800-08-18
death: 1864-04-10, Karlsruhe
sex: m
occupation: Sänger (Bariton)
occupation: Schauspieler
residence: Wien
residence: Agram
residence: Graz
residence: Hannover
residence: Karlsruhe
residence: Hamburg
residence: Pest
- debütierte gemeinsam mit seiner Schwester Anna im Sommer 1821 am Theater an der Wien
- 1822/23 am Theater Agram
- 1823 bis 1826 am Theater Graz
- April 1826 bis 1828 am Hoftheater Hannover (Antrittsrolle am 1. Mai 1826: Caspar im Freischütz), sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (6. November 1827) den Scherasmin
- 1828 bis 1835 am Hoftheater Karlsruhe; nahm außerdem 1833 an der deutschen Gastspielsaison unter Derossi in London teil und sang in der dortigen Erstaufführung der Euryanthe (29. Juni 1833) den König
- in Karlsruhe am 13. Juni 1830 Geburt der Tochter Auguste (später Schauspielerin und Sängerin, verh. Pätsch, gest. 21. Juli 1885 in Pyrmont)
- nach Gastrollen (November 1834) von 1835 bis 1838 am Stadttheater Hamburg, sang dort in der 200. Aufführung der Zauberflöte (29. November 1836) den Papageno
- 1838 bis 1840 an der Hofoper Wien
- 1840/41 am deutschen Theater von Pest
- nach Gastspielreisen von 1844 bis zum Tod erneut am Hoftheater Karlsruhe