WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

127929738 Schlicht, Friedrich Gustav von[^1]
[^1: - Justizkommissar beim Departement der königlich preußischen Regierung in Magdeburg
- seit 1789 Syndikus des Collegium medicum provincialis
- Autor von Theaterstücken (Otto der Schütz, Schauspiel, 1782 sowie Das Hallorenfest, Singeschauspiel, 1783)]