WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hoffmeister, Katharina Lucie Sophie; Lichtenstein, Catharina Lucie Sophie
birth: 1781-10-07, Hamburg
death: 1836-03-28, Wolfenbüttel
sex: f
residence: Braunschweig
residence: Wolfenbüttel
- Tochter von Anton August Heinrich Lichtenstein und dessen Frau Henriette; Schwester von Hinrich Lichtenstein
- verheiratet mit August Hoffmeister, das Paar hatte acht gemeinsame Kinder