WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eichenhoff, Dem.[^1]
[^1: - 1823 Debüt am Theater an der Wien in Wien (dort auch 1824)
- 1825/26 am Theater in Ofen, gab in der dortigen Preciosa-Erstaufführung (5. September 1825) die Titelpartie ohne sonderlichen Erfolg, demnach eine Anfängerin, vgl. BamZ 1825 (S. 420)
- danach Gastauftritte in Hamburg (Dezember 1826)]