WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Klehmet, Johann Gottfried Ludwig; Clemet, Johann Gottfried Ludwig; Klemett, Johann Gottfried Ludwig
birth: 1752
death: 1831-01-01/1831-12-31
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Oboist
occupation: Fagottist
occupation: 2. Kapellmeister
residence: Oels
residence: Carlsruhe in Oberschlesien (Pokój)
- bis 1794 Mitglied der Hofkapelle in Oels
- seit 1794 in der Kapelle des Herzogs Eugen Friedrich Heinrich von Württemberg in Carlsruhe als Konzertmeister und 2. Kapellmeister; 1808 trotz Auflösung der Kapelle als Musiker am Hof in Carlsruhe weiterbeschäftigt