WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1036382524 Kneisel, Thekla Demmer, Thekla[^1]
[^1: - Tochter von Carl Demmer und seiner Frau Caroline, geb. Krüger
- Schwester von Johanna und Josepha Demmer; die Familie lebte seit 1804 in Wien
- spielte 1816 am Kärntnertortheater noch erste bedeutende Kinderrollen in der Oper, vgl. Taschenbuch für die deutsche Schaubühne auf das Jahr 1817, hg. von Adolf Bäuerle, S. 145
- 1817 bis Februar 1825 Sängerin am Kärntnertortheater, sang in der Wiener Erstaufführung des Freischütz das Ännchen
- 1824 bis 1826 am Burgtheater
- ab 1826 Soubrette am Theater an der Wien, Josephstädter und Leopoldstädter Theater, sang in der Wiener Erstaufführung des Oberon (20. März 1827, arrangiert von Franz Joseph Gläser) die Fatime]