WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kohl, Johann Jakob[^1]
[^1: - Sohn des Schwertfegermeisters Johann Christoph Kohl (get. 15. September 1742 in Stuttgart, gest. 11. Juli 1786 in Stuttgart), der ab 20. November 1762 als Meister (zuletzt Obermeister) in Stuttgart dokumentiert ist, und dessen Frau Sophia Margaretha, geb. Rueff (get. 15. Mai 1744 in Stuttgart, gest. 10. November 1802 in Stuttgart); älterer Bruder von Georg Heinrich Kohl d. ä. (geb. 7. Mai 1779 in Stuttgart, gest. 13. März 1865 in Stuttgart, Schwertfeger-Meister ab 15. November 1803, 1830 Obermeister in Stuttgart)
- vierjährige Ausbildung in der Werkstatt des Vaters, 27. Februar 1782 Geselle
- seit 30. Januar 1788 Meister, ab 1795 Obermeister (der Titel ging 1830 auf den jüngeren Bruder Georg Heinrich über)
- Hoflieferant]